% vim: set ts=2 sw=2 noet:

\newcommand{\makeplot}[5]{%
	\hfill
	\begin{tikzpicture}
		\begin{axis}[
				width  = {\linewidth / 3.3},
				height = {\linewidth / 3.3},
				grid = major,
				xmin = {-#4}, xmax = {#4},
				ymin = {-#4}, ymax = {#4},
				colormap name=viridis,
				#5
			]

			\addplot[only marks, scatter] table [x index = #2, y index = #3] {#1};
		\end{axis}
	\end{tikzpicture}
	\hfill
}

% -------------------------------------------------------------------

\noindent
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{0}{1}{.25}{
	ylabel = {Channel with ISI},
	yticklabel style = {
		text width = 3em,
		align = right,
	},
	title = {LOS, Indoors (Lab)},
}
%
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{0}{1}{.25}{
	title = {LOS, Indoors (Lab)},
}
%
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{0}{1}{.25}{
	title = {LOS, Indoors (Lab)},
}
\newline

% -------------------------------------------------------------------

\noindent
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{2}{3}{.25}{%
	ylabel = {Synchronized},
	yticklabel style = {
		text width = 3em,
		align = right,
	},
}
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{2}{3}{.25}{}
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{2}{3}{.25}{}
\newline

% -------------------------------------------------------------------

\noindent
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{4}{5}{2}{%
	ylabel = {Equalized},
	yticklabel style = {
		text width = 3em,
		align = right,
	},
}
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{4}{5}{2}{}
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{4}{5}{2}{}
\newline

% -------------------------------------------------------------------

\noindent
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{6}{7}{2}{%
	ylabel = {Locked},
	yticklabel style = {
		text width = 3em,
		align = right,
	},
}
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{6}{7}{2}{}
\makeplot{figures/data/qpsk_hw_lab.dat}{6}{7}{2}{}
\newline
