From ba3f083a0f2fc351842f2b5755408cbb8e7d3d81 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Roy Seitz <roy.seitz@ost.ch>
Date: Wed, 5 May 2021 14:54:25 +0200
Subject: Dateipfade korrigiert.

---
 buch/papers/erdbeben/teil1.tex | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'buch/papers/erdbeben/teil1.tex')

diff --git a/buch/papers/erdbeben/teil1.tex b/buch/papers/erdbeben/teil1.tex
index 460d871..6e6f5ff 100644
--- a/buch/papers/erdbeben/teil1.tex
+++ b/buch/papers/erdbeben/teil1.tex
@@ -53,7 +53,7 @@ Der Kalman Filter versucht nichts anderes, als ein geeigneter Wert zwischen zwei
 
 \begin{figure}[h]
  \begin{center}
- \includegraphics[width=5cm]{Gausskurve2}
+ \includegraphics[width=5cm]{papers/erdbeben/Gausskurve2}
  \caption{Zwei Gauss-Verteilungen}
  \end{center}
 \end{figure}
@@ -79,7 +79,7 @@ Dadurch gleicht sich die neue Kurve den anderen an. Interessant daran ist, dass
 
  \begin{figure}[h]
  \begin{center}
- \includegraphics[width=5cm]{Gausskurve3}
+ \includegraphics[width=5cm]{papers/erdbeben/Gausskurve3}
  \caption{Produkt der Gauss-Verteilungen}
  \end{center}
 \end{figure}
@@ -95,7 +95,7 @@ Der Seismograph besteht im Grunde aus einer Federgelagerten Masse. Wirkt eine Bo
 Wir konstruieren uns eine einfachere Version eines Seismographen, welcher rein Mechanisch funktioniert. Zudem kann er nur in eine Dimension Messwerte aufnehmen. Würde das System ausgebaut werden, um alle Horizontalbewegungen aufzunehmen, würde der Verwendung des Kalman Filters zu kompliziert werden. Für zwei Dimensionen (x,y) würde der Pythagoras für das System benötigt werden. Da sich der Pythagoras bekanntlich nicht linear verhält, kann kein linearer Kalman Filter implementiert werden. Da der Kalman Filter besonders effektiv und einfach für lineare Abläufe geeignet ist, würde eine Zweidimensionale Betrachtung den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 
 \begin{figure}[h]
  \begin{center}
- \includegraphics[width=10cm]{Apperatur}
+ \includegraphics[width=10cm]{papers/erdbeben/Apperatur}
  \caption{System}
  \end{center}
 \end{figure}
-- 
cgit v1.2.1

