From a3dd0dfd8c8e953678cc7eb06ab05d51267f8cb1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Andreas=20M=C3=BCller?= <andreas.mueller@othello.ch>
Date: Fri, 3 Sep 2021 16:45:35 +0200
Subject: Bild integriert

---
 buch/papers/spannung/Einleitung.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'buch/papers/spannung/Einleitung.tex')

diff --git a/buch/papers/spannung/Einleitung.tex b/buch/papers/spannung/Einleitung.tex
index 8e0d36d..c06207b 100644
--- a/buch/papers/spannung/Einleitung.tex
+++ b/buch/papers/spannung/Einleitung.tex
@@ -47,7 +47,8 @@ Das können beispielsweise verschiedene Bodenkennwerte oder auch der Wassergehal
 
 \begin{figure}
 	\centering
-	\includegraphics[width=0.35\linewidth,keepaspectratio]{papers/spannung/Grafiken/Bild5.png}
+	%\includegraphics[width=0.35\linewidth,keepaspectratio]{papers/spannung/Grafiken/Bild5.png}
+	\includegraphics{papers/spannung/images/tiefe.pdf}
 	\caption{Funktionen der Spannung und Dehnung im Zusammenhang mit der Tiefe}
 	\label{fig:Bild5}
 \end{figure}
-- 
cgit v1.2.1

