From c4468301f6dab4099c485349a3fd97bd1baf3282 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Andreas=20M=C3=BCller?= <andreas.mueller@ost.ch>
Date: Thu, 9 Sep 2021 09:11:54 +0200
Subject: typos

---
 buch/papers/spannung/main.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'buch/papers/spannung/main.tex')

diff --git a/buch/papers/spannung/main.tex b/buch/papers/spannung/main.tex
index 43b313e..14bab31 100644
--- a/buch/papers/spannung/main.tex
+++ b/buch/papers/spannung/main.tex
@@ -6,7 +6,7 @@
 \chapter{Dreidimensionaler Spannungszustand\label{chapter:spannung}}
 \lhead{Dreidimensionaler Spannungszustand}
 \begin{refsection}
-\chapterauthor{Adrian Schuler und Thomas Reichlin}
+\chapterauthor{Thomas Reichlin und Adrian Schuler}
 
 % TODO Text
 
-- 
cgit v1.2.1

