From 17ada1bd9c8f385c037ab5348292c027380e3cde Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Andreas=20M=C3=BCller?= <andreas.mueller@ost.ch>
Date: Sun, 16 May 2021 20:44:40 +0200
Subject: Korrekturen um build zu garantieren

---
 buch/papers/spannung/teil3.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'buch/papers/spannung/teil3.tex')

diff --git a/buch/papers/spannung/teil3.tex b/buch/papers/spannung/teil3.tex
index 4054262..500c404 100644
--- a/buch/papers/spannung/teil3.tex
+++ b/buch/papers/spannung/teil3.tex
@@ -61,13 +61,13 @@ Die hydrostatische Dehnung kann mit einer Kompressionsdehnung verglichen werden.
 \[
 \varepsilon_{s}
 =
-Hydrostatische Dehnung [-]
+\text{Hydrostatische Dehnung} [-]
 \]
 
 \[
 \varepsilon_{\nu}
 =
-Deviatorische Dehnung [-]
+\text{Deviatorische Dehnung} [-]
 \]
 
 Diese Komponenten kann man nun in die Vereinfachte Matrix einsetzen.
-- 
cgit v1.2.1

