%
% test1.tex -- Test 1
%
% (c) 2021 Prof. Dr. Andreas Mueller, OST
%
\input{common/test-common.tex}

\begin{document}
{\parindent0pt\hbox to\hsize{%
Name: \hbox to7cm{\dotfill} Vorname: \dotfill}}
\vspace{0.5cm}

\section*{Kurztest 1}

\begin{uebungsaufgaben}

\input{aufgaben1.tex}

\end{uebungsaufgaben}

\end{document}
