\section{Dreiachsiger Spannungszustand\label{spannung:section:Dreiachsiger Spannungszustand}}
\rhead{Proportionalität Spannung-Dehnung}
Wie im Kapitel Spannungsausbreitung beschrieben herrscht in jedem Punkt ein anderer Spannungszustand.
Um die Spannung im Boden genauer untersuchen zu können für man einen infinitesimalen Würfel ein.
\begin{figure}
	\includegraphics{C:/Users/User/Documents/SeminarMatrizen/buch/papers/spannung/Grafiken/infinitesimalerWürfel.jpg}
	\caption{infinitesimaler Würfel}
	\label{fig:infintesimaler-wurfel}
\end{figure}

Sobald eine Kraft von oben wirkt hat man auch Kräfte die seitlich wirken.

Nun alle Kräfte ansehen des Infintesimalen Körpers

