From 83d215597b5df724022de2a08ae1dfa1e8d59497 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Andreas=20M=C3=BCller?= <andreas.mueller@ost.ch>
Date: Thu, 2 Jun 2022 23:01:38 +0200
Subject: phases

---
 vorlesungen/slides/hermite/normalintegrale.tex | 9 ++++++---
 1 file changed, 6 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'vorlesungen/slides/hermite/normalintegrale.tex')

diff --git a/vorlesungen/slides/hermite/normalintegrale.tex b/vorlesungen/slides/hermite/normalintegrale.tex
index 88abbe8..32333cd 100644
--- a/vorlesungen/slides/hermite/normalintegrale.tex
+++ b/vorlesungen/slides/hermite/normalintegrale.tex
@@ -20,12 +20,14 @@ P(t)e^{-t^2}
 \]
 in geschlossener Form angeben?
 \end{block}
+\uncover<4->{%
 \begin{block}{Allgemeine Antwort}
 Satz von Liouville und
 Risch- Algorithmus können entscheiden, ob es eine elementare Stammfunktion gibt
-\end{block}
+\end{block}}
 \end{column}
 \begin{column}{0.48\textwidth}
+\uncover<2->{%
 \begin{block}{Negativbeispiel}
 $P(t) = 1$, das Normalverteilungsintegral
 \[
@@ -34,7 +36,8 @@ F(x)
 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2}\,dt
 \]
 ist nicht elementar darstellbar.
-\end{block}
+\end{block}}
+\uncover<3->{%
 \begin{block}{Positivbeispiel}
 $P(t)=t$. Wegen
 \begin{align*}
@@ -47,7 +50,7 @@ $P(t)=t$. Wegen
 -e^{-x^2}+C
 \end{align*}
 elementar darstellbar.
-\end{block}
+\end{block}}
 \end{column}
 \end{columns}
 \end{frame}
-- 
cgit v1.2.1

