%
% test.tex
%
% (c) 2022 Prof Dr Andreas Müller, OST Ostschweizer Fachhochschule
%
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{etex}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{wrapfig}
\begin{document}

\begin{wrapfigure}{R}{5.2cm}
\includegraphics{position1-small.pdf}
\end{wrapfigure}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu,
consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus.

\begin{wrapfigure}{R}{5.2cm}
\includegraphics{position2-small.pdf}
\end{wrapfigure}
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis
faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce
vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut,
mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras
ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

\pagebreak

\begin{wrapfigure}{R}{5.2cm}
\includegraphics{position3-small.pdf}
\end{wrapfigure}
Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc
nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui.
Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros,
ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus.
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque
facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus
leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur
ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet,
leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus
turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan
cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus
et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor
congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci.
Phasellus consectetuer vestibulum elit.

\begin{wrapfigure}{R}{5.2cm}
\includegraphics{position4-small.pdf}
\end{wrapfigure}
Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc.
Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat,
nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus.
Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis.
Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum,
sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero.
Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut
neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. In dui magna, posuere eget,
vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor malesuada
pretium. Pellentesque auctor neque nec urna.

\pagebreak

\begin{wrapfigure}{R}{5.2cm}
\includegraphics{position5-small.pdf}
\end{wrapfigure}
Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean
viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut non enim eleifend
felis pretium feugiat. Vivamus quis mi. Phasellus a est. Phasellus
magna. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit
ornare lobortis. Curabitur a felis in nunc fringilla tristique.
Morbi mattis ullamcorper velit. Phasellus gravida semper nisi.
Nullam vel sem. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt
eget, semper nec, quam. Sed hendrerit. Morbi ac felis. Nunc egestas,
augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada
velit leo quis pede. Donec interdum, metus et hendrerit aliquet,
dolor diam sagittis ligula, eget egestas libero turpis vel mi. Nunc
nulla. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien.
Donec venenatis vulputate lorem. Morbi nec metus. Phasellus blandit
leo ut odio. Maecenas ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros
pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et lorem. Sed magna
purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. In auctor
lobortis lacus. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a,
commodo mollis, magna. Vestibulum ullamcorper mauris at ligula.
Fusce fermentum. Nullam cursus lacinia erat. Praesent blandit laoreet
nibh. Fusce convallis metus id felis luctus adipiscing. Pellentesque
egestas, neque sit amet convallis pulvinar, justo nulla eleifend
augue, ac auctor orci leo non est. Quisque id mi. Ut tincidunt
tincidunt erat. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum dapibus
nunc ac augue. Curabitur vestibulum aliquam leo. Praesent egestas
neque eu enim. In hac habitasse platea dictumst. Fusce a quam. Etiam
ut purus mattis mauris

\end{document}
