From b4ce57164824e047d65256dafac79bf3e0f5753a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Wed, 1 Nov 2017 15:39:43 +0100
Subject: Add empty sections to write

---
 techwsw/tex/convertitori.tex | 18 ++++++++++++++++++
 1 file changed, 18 insertions(+)
 create mode 100644 techwsw/tex/convertitori.tex

(limited to 'techwsw/tex/convertitori.tex')

diff --git a/techwsw/tex/convertitori.tex b/techwsw/tex/convertitori.tex
new file mode 100644
index 0000000..e600f0e
--- /dev/null
+++ b/techwsw/tex/convertitori.tex
@@ -0,0 +1,18 @@
+\section{Convertitori {\tt AD - DA}}
+
+\subsection{Quantizzazione dei dati}
+\subsection{Sampling and Hold (Circuiti SH)}
+
+\subsection{Convertitori digitale $\rightarrow$ analogico ({\tt DA})}
+\subsubsection{Convertitore a resistori pesati}
+\subsubsection{Convertitore a scala R-2R}
+\subsubsection{Convertitore a scala R-2R invertita}
+\subsubsection{Caratteristiche e parametri dei convertitori DA}
+
+\subsection{Convertitori analogico $\rightarrow$ digitale ({\tt AD})}
+\subsubsection{Convertitore a comparatori in parallelo}
+\subsubsection{Convertitore ad approssimazioni successive}
+\subsubsection{Convertitore a rampa digitale}
+\subsubsection{Convertitore a doppia rampa}
+\subsubsection{Convertitore $\Sigma\Delta$ (Sigma-Delta)}
+\subsubsection{Caratteristiche e parametri dei convertitori AD}
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.1

