\section{Convertitori {\tt AD - DA}}

\subsection{Quantizzazione dei dati}
\subsection{Sampling and Hold (Circuiti SH)}

\subsection{Convertitori digitale $\rightarrow$ analogico ({\tt DA})}
\subsubsection{Convertitore a resistori pesati}
\subsubsection{Convertitore a scala R-2R}
\subsubsection{Convertitore a scala R-2R invertita}
\subsubsection{Caratteristiche e parametri dei convertitori DA}

\subsection{Convertitori analogico $\rightarrow$ digitale ({\tt AD})}
\subsubsection{Convertitore a comparatori in parallelo}
\subsubsection{Convertitore ad approssimazioni successive}
\subsubsection{Convertitore a rampa digitale}
\subsubsection{Convertitore a doppia rampa}
\subsubsection{Convertitore $\Sigma\Delta$ (Sigma-Delta)}
\subsubsection{Caratteristiche e parametri dei convertitori AD}