\section{Trasmissione di dati seriale}

\subsection{Trasmissione seriale}
Il sistema pi\`u semplice per la trasmissione di dati \`e un bus
\emph{parallelo}. Con collegamento parallelo si designa la trasmissione
simultanea di $n$ bit. Questi bit sono inviati simultaneamente su $n$ vie
differenti (una via può essere ad esempio un filo, un cavo o qualsiasi altro
supporto fisico).

In contrapposizione in una trasmissione \emph{seriale} i dati sono inviati bit
per bit sulla via di trasmissione. Tuttavia, dato che la maggior parte dei
dispositivi processa le informazioni in modo parallelo, si tratta di
serializzare i dati che arrivano in modo parallelo a livello dell'emittente, e
di eseguire il processo inverso a livello del ricevente.

\subsection{USART e RS232 / RS485}
\subsection{Inter-Integrated Circuit (I\textsuperscript{2}C)}
\subsection{Serial Peripheral Interface Bus (SPI)}
\subsection{Universal Serial Bus (USB)}
