\section{Trasmissione di dati seriale}


\subsection{Tipi di Bus seriali}

\subsection{USART e RS232 / RS485}
\subsection{I\textsuperscript{2}C}
\subsection{USB}

\subsection{Trasmissione parallela (non seriale)}