From 60e08117e10057b43c3f1ab3ad6c775453d6d9f7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Naoki Pross <naopross@localhost.localdomain>
Date: Mon, 12 Dec 2016 23:31:07 +0100
Subject: moved everything to version control

---
 appunti/politiche_ecologiche.tex | 45 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 45 insertions(+)
 create mode 100644 appunti/politiche_ecologiche.tex

(limited to 'appunti/politiche_ecologiche.tex')

diff --git a/appunti/politiche_ecologiche.tex b/appunti/politiche_ecologiche.tex
new file mode 100644
index 0000000..76c36e8
--- /dev/null
+++ b/appunti/politiche_ecologiche.tex
@@ -0,0 +1,45 @@
+\section{Politiche Ecologiche}
+
+Il Canada da un punto di vista diplomatico sembra sia una nazione che si impegna
+per poter arrivare ad essere completamente ecosostenibile, infatti \`e parte del
+trattato di kyoto e ha contribuito attuvamente prima e durante il summit della
+terra a Rio nel 1992. Purtroppo per\`o lo stile di vita Canadese \`e ancora
+estremamente non-ecosostenibile e l'influenza culturale dagli USA non incentiva
+il cambiamento. Inoltre la vasta quantit\`a di risorse naturali come petrolio
+e gas non evidenziano la necessit\`a di migliorare i metodi di produzione 
+energetica correnti. Poich\`e attualmente le industrie Canadesi sono tra le 
+pi\`u grandi esportatrici di gas naturale e carbone verso gli stati uniti e il
+sud-est asiatico. Nonostante ci\`o il governo Canadese continua ad incentivare 
+la trasformazione verso una Green Economy.
+
+\subsection{Emissioni}
+Come visto in precedenza la maggior parte dell'energia prodotta in Canada deriva
+da foni non rinnovabili, ma che impatto hanno sull'ambienete?
+Per incominciare possiamo analizzare le emissioni di $CO_2$ che vengono emessi 
+per la produzione di ogni kWh in Canada.
+
+%% TODO: pie chart per le fonti della produzione di energia
+
+Si pu\`o osservare dal grafico che la produzione energetica Canadese \`e una
+combinazione di molte tecnologie, dunque \`e necessario analizzarle una ad una.
+
+\paragraph{Gasolio (petrolio raffinato):} Questa sorgente di energia quando
+bruciata ha un impronta carbonica di $2.3\frac{kg}{l}$\cite{co2:oil} ed ha un
+potere caolorico di $43.3\frac{MJ}{kg}$ che convertito equivale a 
+$12.03\frac{kWh}{kg}$\cite{poterecalorico]}.
+
+\paragraph{Gas naturale:} 
+
+\begin{table}[]
+\centering
+\caption{My caption}
+\label{my-label}
+\begin{tabular}{lrrrr}
+\hline
+\textbf{Sostanza} & \textbf{Densit\`a in $\frac{kg}{m^3}$} & \textbf{Potere Calorico in $\frac{MJ}{kg}$} & \textbf{in $\frac{kWh}{kg}$} & \textbf{Impronta Carbonica $\frac{kg CO_2}{l}$} \\ \hline
+Gasolio           & 835                                    & 43.3                                        & 12.0                         & 2.3                                             \\
+Gas Naturale      & 0.8                                    & 47.7                                        & 13.3                         &                                                 \\
+Carbone           &                                        & 24.0                                        & 6.7                          &                                                 \\
+Legno             &                                        & 15.0                                        & 4.2                          &                                                 \\ \hline
+\end{tabular}
+\end{table}
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.1

