From c6d8f9b0566b9a638e9d5a12ddff9d801846db4b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Fri, 6 Jan 2017 17:38:34 +0100
Subject: cleaned up structure and finished renewables production

---
 doc/tex/produzione.tex | 420 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 283 insertions(+), 137 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/produzione.tex')

diff --git a/doc/tex/produzione.tex b/doc/tex/produzione.tex
index 9e9a831..6d1d1cb 100644
--- a/doc/tex/produzione.tex
+++ b/doc/tex/produzione.tex
@@ -16,27 +16,27 @@ all'estero, soprattutto con i loro vicini Statunitensi e Messicani
 
 \section{Energia Rinnovabili}
 
-\subsection{Energia Eolica}
-Il settore eolico \`e quel ramo della produzione di energia rinnovabile che, 
-con gigantesche turbine, produce elettricità direttamente dal vento. 
-Il vento è una forma di energia causata dal sole, siccome l'aria calda, che ha 
-una densità minore, tende a salire. L'aria fredda la rimpiazza e si forma un 
-ciclo dove le due correnti d'aria calda e fredda, l'irregolarità e
-la rotazione della terra formano il vento. Tutti questi fattori rendono dei 
-luoghi migliori di altri quando si vuole collocare delle turbine. 
-Uno dei luoghi dove è più ideale piazzare queste turbine è lontano dalla costa, 
-nel mare. Poich\`e il vento è molto forte e costante, lo spazio è abbondante 
-permettendo la costruzione di multiple turbine che permettono la generazione di
-vaste quantità di elettricità. 
-Per questo la morfologia del Canada si presta molto bene. Infatti il Canada
-dispone di circa 200'000 km di coste e la maggior parte di esse si trova fuori
-da centri urbanizzati, evitando quindi che la costruzione di impianti su vasta
-scala disturbi la popolazione locale. Ma se paragonato al resto del mondo la
-capacit\`a di produzione energetica Canadese \`e minore di molti paesi come
-Spagna o Germania. Nel 2012 i 170 impanti eolci installati rappresentavano il
-5\% della produzione energetica nazionale \cite{nrcan:wind}.
-Il 5\% della produzione nazionale è di ben 6201 MW annuo. Per sapere quanta 
-energia eolica viene prodotta per un canadese giornalmente:
+\subsection{Energia Marina}
+Il generatore di elettricità tramite onde sfrutta l'energia delle maree. 
+Grazie alla luna le acque del mare vengono alzate e abbassate, muovendo una 
+turbina che genera energia elettrica. Questo metodo è molto speciale poiché
+paragonato agli altri metodi di produzione di energia, rinnovabili e non, 
+sono tutti collegati col sole, ad esempio la turbina eolica genera elettricità 
+dal vento, che a sua volta viene formato da dislivelli di temperatura causati 
+dal sole. L'energia mareomotice, invece, è l'unica fonte che dipende dalla luna.
+Le onde, invece, sono semplicemente acqua spostata dal vento, dal calore del
+sole o da un dislivello, come fiumi o le onde che si infrangono sulla costa.
+Tutta questa energia può essere sfruttata da delle turbine. 
+I problemi di queste tecnologie è il loro elevato costo di
+produzione e mantenimento. Siccome immerse in acqua salata, le turbine e la loro
+infrastruttura sono soggette a corrosione, la difficoltà di collocazione, 
+siccome per poter avere un profitto bisogna avere un punto in cui le maree siano
+almeno tre metri di ampiezza. Infatti esiste solo un impianto che sfrutta le 
+onde ed è l'Annapolis Royal, Nova Scotia operativa dal 1984 costruita sul fiume
+Annapolis. Essa ha una sola grossa turbina, di 7.6 metri di diametro, 
+ma l'apporto di onde è in media di 6.4 metri. Il totale degli impanti installati
+nel paese nel 2015 hanno apportato 12 milioni di kWh sottoforma di energia
+elettrica \cite{cansim:electricity}.
 
 \marginpar{
     \begin{tikzpicture}%
@@ -45,7 +45,7 @@ energia eolica viene prodotta per un canadese giornalmente:
                 ybar stacked,
                 % size
                 width=2cm,
-                height=4.5cm,
+                height=6cm,
                 bar width = 1.2cm,
                 % labels
                 nodes near coords,
@@ -53,7 +53,7 @@ energia eolica viene prodotta per un canadese giornalmente:
                 % axis
                 scale only axis,
                 axis lines=middle,
-                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                ylabel={$\frac{Wh}{gg\cdot p} $},
                 y label style={at={(-.5,1.15)}},
                 % X values
                 xtick = {1},
@@ -62,51 +62,41 @@ energia eolica viene prodotta per un canadese giornalmente:
                 ymin = 0,
             ]
             
-            \addplot+[ybar] plot coordinates {
-                (1,483)
+            \addplot+[ybar,gray,fill=gray!25] plot coordinates {
+                (1,0.98)
             };
         \end{axis}%
     \end{tikzpicture}%
-    
-    \footnotesize
-    In questo istogramma sar\`a indicato il totale dell'energia prodotta per
-    ogni risorsa sommato alle risorse precedenti.
 }
 
 \[
-\frac{6201MW}{365gg\cdot35.16\cdot 10^6~persone} = 483.20 \frac{kW}{gg\cdot 
-persona}
-\]
-
-In un contesto di produzione esclusivamente rinnovabile la produzione energetica
-di impianti eolici si piazza terzo dietro a idroelettrico e biomasse. In 12
-giorni si produrrebbe abbastanza per alimentare una casa per un anno.
-
-
-\subsection{Energia Idroelettrica}
-
-
-Gli impianti idroelettrici sfruttano l'energia potenziale gravitazionale 
-accumulando dell'acqua creando laghi artificiali, che vengono periodicamente
-svuotati facendo scorrere massive quantit\`a di acqua attraverso delle turbine.
-Questo mezzo di produzione di energia elettrica sfrutta il ciclo dell'acqua,
-perci\`o non \`e destinato ad esaurirsi in alcun futuro prossimo. Come per 
-l'energia eolica, la morfologia e la posizione geografica del Canada si 
-presentano eccellenti per questi impianti. La grande quantit\`a di fiumi portano
-il Canada al secondo posto in un contesto internazionale con una capacit\`a di
-produzione pari a 75,7 MW di elettricit\`a. Inoltre per il paese rappresentano 
-il 62.6\% di energia prodotta in un anno, per un canadese questo significa che 
-l'idroelettrico gli porta ben:
-\[
-\frac{75'707MW}{365gg\cdot 35.16\cdot 10^6~persone} = 5899.2 \frac{kW}{gg\cdot 
-persona}
+\frac{12.82\cdot 10^6 ~kWh}{365~gg\cdot35.85\cdot 10^6~persone} 
+    = 0.98\cdot 10^{-3} ~ \frac{kW}{gg\cdot persona}
 \]
+Ci sarebbero luoghi migliori, quali la spiaggia di Fundy che se sfruttata 
+porterebbe potenzialmente 50000 MW di energia ho anche la spiaggia Cobequid dove
+le onde arrivano fino a 14.5 metri. \cite{canencyl:tidal}  Tutti impianti ancora
+irrealizzabili al momento. Per queste ragioni la produzione con energia marina 
+in Canada \`e dello 0.003\%.
 
-Questo gigantesco apporto di elettricit\`a  \`e dovuto dalle 25 strutture per 
-la produzione di energia idroelettrica maggiori >1000MW. Inoltre, per capire 
-quanto in effetti sia questo numero, ho controllato il consumo annuale di 
-elettricit\`a di casa, e usiamo 5942 kw/anno. Praticamente in un giorno si 
-soddisfa un anno di consumi energetici.
+\subsection{Energia Solare Fotovoltaica}
+Il generatore elettrico a luce solare, o anche pannello fotovoltaico, genera
+energia elettrica convertendo la luce solare in elettricità. Il pannello è
+composto da celle che a loro volta sono costituite da due strati diversamente
+drogati, uno positivamente e uno negativamente, che quando colpiti da una luce,
+fotoni, genera un campo elettrico in corrente continua, che poi, con un inverter
+si trasforma in corrente alternata, per poter essere utilizzata come sostituto
+al comprare elettricità. Il vantaggio di questa tecnologia è la sua capacità di
+sfruttare il sole, energia abbondante ovunque, e di essere pure una soluzione
+domestica per produrre energia elettrica. Il problema è l'elevato costo iniziale
+e la scarsa efficienza dell'impianto, sia a causa dell'intermittenza del bel
+tempo, sia per l'inefficienza stessa del metodo di produzione elettrica.
+Purtroppo in Canada l'utilizzo di questo mezzo di produzione energetica \`e
+ancora basso. Nel 2014 la produzione elettrica solare fotovoltaica ha raggiunto
+un picco in capacit\`a installata di 1.84 GW \cite{nrcan:energyfactsbook}.
+Attualmente la produzione annua di energia solare fotovoltaica ammonta a circa
+340 GWh \cite{cansim:electricity}. Come per le altre fonti di energia calcoliamo
+il valore pro capite.
 
 \marginpar{
     \begin{tikzpicture}%
@@ -119,11 +109,22 @@ soddisfa un anno di consumi energetici.
                 bar width = 1.2cm,
                 % labels
                 nodes near coords,
+                every node near coord/.style={
+					check for zero/.code={
+						\pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+						\pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-8}
+						\pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+							\pgfkeys{/tikz/coordinate}
+						}{}
+						\pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+      				},
+					check for zero
+				},
                 enlargelimits=0.15,
                 % axis
                 scale only axis,
                 axis lines=middle,
-                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                ylabel={$\frac{Wh}{gg\cdot p} $},
                 y label style={at={(-.5,1.15)}},
                 % X values
                 xtick = {1},
@@ -132,37 +133,38 @@ soddisfa un anno di consumi energetici.
                 ymin = 0,
             ]
             
-            \addplot+[ybar,blue,fill=blue!25] plot coordinates {
-                (1,483)
+            \addplot+[ybar,gray,fill=gray!25] plot coordinates {
+                (1,0.98)
             };
-            \addplot+[ybar,red,fill=red!25] plot coordinates {
-                (1,5899)
+            \addplot+[ybar,orange,fill=orange!25] plot coordinates {
+                (1,26)
             };
         \end{axis}%
     \end{tikzpicture}%
 }
 
-\subsection{Energia Marina}
-Il generatore di elettricità tramite onde sfrutta l'energia delle maree. 
-Grazie alla luna le acque del mare vengono alzate e abbassate, muovendo una 
-turbina che genera energia elettrica. Questo metodo è molto speciale poiché
-paragonato agli altri metodi di produzione di energia, rinnovabili e non, 
-sono tutti collegati col sole, ad esempio la turbina eolica genera elettricità 
-dal vento, che a sua volta viene formato da dislivelli di temperatura causati 
-dal sole. L'energia mareomotice, invece, è l'unica fonte che dipende dalla luna.
-Le onde, invece, sono semplicemente acqua spostata dal vento, dal calore del
-sole o da un dislivello, come fiumi o le onde che si infrangono sulla costa.
-Tutta questa energia può essere sfruttata da delle turbine. 
-I problemi di queste tecnologie è il loro elevato costo di
-produzione e mantenimento. Siccome immerse in acqua salata, le turbine e la loro
-infrastruttura sono soggette a corrosione, la difficoltà di collocazione, 
-siccome per poter avere un profitto bisogna avere un punto in cui le maree siano
-almeno tre metri di ampiezza. Infatti esiste solo un impianto che sfrutta le 
-onde ed è l'Annapolis Royal, Nova Scotia operativa dal 1984 costruita sul fiume
-Annapolis. Essa ha una sola grossa turbina, di 7.6 metri di diametro, 
-ma l'apporto di onde è in media di 6.4 metri. Questo impianto produce dagli 80 
-ai 100 MW annui quindi:
+\[
+\frac{344.17\cdot 10^6 kWh}{365~gg\cdot 35.85\cdot 10^6~persone}
+    = 26\cdot 10^{-3} ~ \frac{kWh}{gg\cdot persona}
+\] 
+Secondo l'agenzia governativa amministrativa \emph{NRCan} la produzione
+energetica solare ha un attuale tasso di crescita del 13.8\%, un numero che non
+tende ad aumentare.
 
+\subsection{Energia Solare Termica}
+I pannelli solari termici non vengono utilizzati per produrre elettricità ma 
+per riscaldare e raffreddare principalmente strutture come case. Come tutte le 
+tecnologie ci sono varie maniere per costruire questi collettori di calore 
+solare, ma il metodo più comune è quello del pannello che raccoglie il calore e 
+lo redistribuisce riscaldando l'aria, abbattendo così il costo e l'utilizzo di 
+moltissima elettricità che verrebbe sprecata per tali utilizzi. I materiali 
+utilizzati per questi pannelli sono facilmente riciclabili e non tossici. Per 
+soddisfare il fabbisogno di una casa basta uno o due di questi pannelli, ma a 
+dipendenza di dove ci si trova, per esempio al nord, servono pannelli più grandi
+Oltre a scaldare acqua o aria, la tecnologia solare termica può anche essere 
+utilizzata per raffreddare strutture trasformando aria o acqua calda in fredda 
+per poi climatizzare a dovere. Dal 2007 sono stati stimati per 544'000 
+m\textsuperscript{2} di 
 \marginpar{
     \begin{tikzpicture}%
         \begin{axis}[
@@ -174,11 +176,22 @@ ai 100 MW annui quindi:
                 bar width = 1.2cm,
                 % labels
                 nodes near coords,
+                every node near coord/.style={
+					check for zero/.code={
+						\pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+						\pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-8}
+						\pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+							\pgfkeys{/tikz/coordinate}
+						}{}
+						\pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+      				},
+					check for zero
+				},
                 enlargelimits=0.15,
                 % axis
                 scale only axis,
                 axis lines=middle,
-                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                ylabel={$\frac{Wh}{gg\cdot p} $},
                 y label style={at={(-.5,1.15)}},
                 % X values
                 xtick = {1},
@@ -188,65 +201,31 @@ ai 100 MW annui quindi:
             ]
             
             \addplot+[ybar,gray,fill=gray!25] plot coordinates {
-                (1,7.0)
+                (1,0.98)
+            };
+            \addplot+[ybar,orange,fill=orange!25] plot coordinates {
+                (1,26)
+            };
+            \addplot+[ybar,cyan,fill=cyan!25] plot coordinates {
+                (1,13)
             };
         \end{axis}%
     \end{tikzpicture}%
-
-    \footnotesize
-    La produzione di energia da questa risorsa \`e troppo piccola per essere
-    rappresentata sul grafico precedente.
 }
-
-\[
-\frac{90MW}{365gg\cdot35.16\cdot 10^6~persone} = 7.01 \frac{kW}{gg\cdot persona}
-\]
-Ci sarebbero luoghi migliori, quali la spiaggia di Fundy che se sfruttata 
-porterebbe potenzialmente 50000 MW di energia ho anche la spiaggia Cobequid dove
-le onde arrivano fino a 14.5 metri. \cite{canencyl:tidal}  Tutti impianti ancora
-irrealizzabili al momento. Per queste ragioni la produzione con energia marina 
-in Canada \`e dello 0.003\%
-
-\subsection{Energia Solare Fotovoltaica}
-Il generatore elettrico a luce solare, o anche pannello fotovoltaico,
-genera energia elettrica convertendo la luce solare in elettricità. Il pannello
-è composto da celle che a loro volta sono costituite da due strati diversamente
-drogati, uno positivamente e uno negativamente, che quando colpiti da una luce,
-fotoni, genera un campo elettrico in corrente continua, che poi, con un inverter
-si trasforma in corrente alternata, per poter essere utilizzata come sostituto
-al comprare elettricità. Il vantaggio di questa tecnologia è la sua capacità di
-sfruttare il sole, energia abbondante ovunque, e di essere pure una soluzione 
-domestica per produrre energia elettrica. Il problema è l'elevato costo iniziale
-e la scarsa efficienza dell'impianto, sia a causa dell'intermittenza del bel 
-tempo, sia per l'inefficienza stessa del metodo di produzione elettrica.
-Purtroppo in Canada l'utilizzo di questo mezzo di produzione energetica \`e
-ancora basso. Nel 2014 la produzione elettrica solare fotovoltaica ha
-raggiunto un picco in capacit\`a installata di 1.84 GW 
-\cite{nrcan:energyfactsbook}.
-Secondo l'agenzia governativa amministrativa \emph{NRCan} la produzione 
-energetica solare ha un attuale tasso di crescita del 13.8\%, un numero che non
-tende ad aumentare.
-
-\subsection{Energia Solare Termica}
-I pannelli solari termici non vengono utilizzati per produrre elettricità ma 
-per riscaldare e raffreddare principalmente strutture come case. Come tutte le 
-tecnologie ci sono varie maniere per costruire questi collettori di calore 
-solare, ma il metodo più comune è quello del pannello che raccoglie il calore e 
-lo redistribuisce riscaldando l'aria, abbattendo così il costo e l'utilizzo di 
-moltissima elettricità che verrebbe sprecata per tali utilizzi. I materiali 
-utilizzati per questi pannelli sono facilmente riciclabili e non tossici. Per 
-soddisfare il fabbisogno di una casa basta uno o due di questi pannelli, ma a 
-dipendenza di dove ci si trova, per esempio al nord, servono pannelli più grandi
-Oltre a scaldare acqua o aria, la tecnologia solare termica può anche essere 
-utilizzata per raffreddare strutture trasformando aria o acqua calda in fredda 
-per poi climatizzare a dovere. Dal 2007 sono stati stimati per 544'000 
-m\textsuperscript{2} di 
 collettori solari i Canada portando 627'000 GJ di energia annui 
 \cite{nrcan:renewables}. Questo quantitativo è sufficiente a soddisfare il 
 fabbisogno annuale di energia usata per il riscaldamento dell'Europa che è di 
 258 mtoe \cite{eea:energy} \cite{eea:households} cioè 1.08e4 GJ
+\[
+\frac{627~MJ}{365~gg\cdot 35.85\cdot 10^6~ persone}
+    = \frac{174.17\cdot 10^6~kWh}{365~gg\cdot 35.85\cdot 10^6~ persone}
+    = 13\cdot 10^{-3} ~ \frac{kWh}{gg\cdot persona}
+\]
 
 \subsection{Energia Geotermica}
+\marginpar{\footnotesize L'energia geotermica rappresenta una parte troppo 
+piccola della produzione energetica totale, dunque non \`e rappresentabile nel
+grafico}
 La tecnologia per la produzione di energia geotermica \`e nata all'inizio del
 ventesimo secolo in Italia grazie a Piero Ginori Conti di
 Firenze\cite{pieroconti}. Questa tecnologia, come la maggior parte dei sistemi
@@ -264,8 +243,170 @@ dalla \emph{CanGEA}, una associazione governativa che unisce tutte le imprese
 nel settore geotermico. Secondo CanGEA il potenziale energetico geotermico in
 Canada \`e di oltre 5'000 MW utilizzando la tecnologia odierna. 
 
+\subsection{Energia Eolica}
+Il settore eolico \`e quel ramo della produzione di energia rinnovabile che, 
+con gigantesche turbine, produce elettricità direttamente dal vento. 
+Il vento è una forma di energia causata dal sole, siccome l'aria calda, che ha 
+una densità minore, tende a salire. L'aria fredda la rimpiazza e si forma un 
+ciclo dove le due correnti d'aria calda e fredda, l'irregolarità e
+la rotazione della terra formano il vento. Tutti questi fattori rendono dei 
+luoghi migliori di altri quando si vuole collocare delle turbine. 
+Uno dei luoghi dove è più ideale piazzare queste turbine è lontano dalla costa, 
+nel mare. Poich\`e il vento è molto forte e costante, lo spazio è abbondante 
+permettendo la costruzione di multiple turbine che permettono la generazione di
+vaste quantità di elettricità. 
+Per questo la morfologia del Canada si presta molto bene. Infatti il Canada
+dispone di circa 200'000 km di coste e la maggior parte di esse si trova fuori
+da centri urbanizzati, evitando quindi che la costruzione di impianti su vasta
+scala disturbi la popolazione locale. Ma se paragonato al resto del mondo la
+capacit\`a di produzione energetica Canadese \`e minore di molti paesi come
+Spagna o Germania. Secondo l'entit\`a di statistica \emph{CANSIM} nel 2015 la
+produzione elettrica fornita da questi impianti \`e stata di a 17.11 milioni di 
+MWh \cite{cansim:electricity}. Quindi possiamao calcolare la produzione per 
+giorno pro capite nella maniera seguente:
+
+\marginpar{
+    \begin{tikzpicture}%
+        \begin{axis}[
+                % plot type
+                ybar stacked,
+                % size
+                width=2cm,
+                height=6cm,
+                bar width = 1.2cm,
+                % labels
+                nodes near coords,
+                every node near coord/.style={
+					check for zero/.code={
+						\pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+						\pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-.5}
+						\pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+							\pgfkeys{/tikz/coordinate}
+						}{}
+						\pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+      				},
+					check for zero
+				},
+                enlargelimits=0.15,
+                % axis
+                scale only axis,
+                axis lines=middle,
+                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                y label style={at={(-.5,1.15)}},
+                % X values
+                xtick = {1},
+                xticklabels = {Energia},
+                % Y values
+                ymin = 0,
+            ]
+            
+            \addplot+[ybar,gray,fill=gray!25] plot coordinates {
+                (1,0.00098)
+            };
+            \addplot+[ybar,orange,fill=orange!25] plot coordinates {
+                (1,0.026)
+            };
+            \addplot+[ybar,cyan,fill=cyan!25] plot coordinates {
+                (1,0.013)
+            };
+            \addplot+[ybar,red,fill=red!25] plot coordinates {
+                (1,1.3)
+            };
+        \end{axis}%
+    \end{tikzpicture}%
+	\footnotesize \`E importante notare che \`e cambiata la scala da Wh a kWh.
+}
+
+\[
+\frac{17.11\cdot10^6~MWh}{365~gg\cdot35.85\cdot10^6~persone} 
+    = 1.308 ~ \frac{kW}{gg\cdot persona}
+\]
+
+In un contesto di produzione esclusivamente rinnovabile la produzione energetica
+di impianti eolici si piazza terzo dietro a idroelettrico e biomasse.
+
+
+\subsection{Energia Idroelettrica}
+Gli impianti idroelettrici sfruttano l'energia potenziale gravitazionale 
+accumulando dell'acqua creando laghi artificiali, che vengono periodicamente
+svuotati facendo scorrere massive quantit\`a di acqua attraverso delle turbine.
+Questo mezzo di produzione di energia elettrica sfrutta il ciclo dell'acqua,
+perci\`o non \`e destinato ad esaurirsi in alcun futuro prossimo. Come per 
+l'energia eolica, la morfologia e la posizione geografica del Canada si 
+presentano eccellenti per questi impianti. La grande quantit\`a di fiumi portano
+il Canada al secondo posto in un contesto internazionale con una capacit\`a di
+produzione massima pari a 75,7 MW di elettricit\`a. In un contesto annuo, nel
+2015 la produzione di elettriciti\`a da sorgenti idroelettriche \`e stata di
+373.84 miliardi di kWh \cite{cansim:electricity}. Dunque la produzione per 
+giorno pro capite:
+
+\marginpar{
+    \begin{tikzpicture}%
+        \begin{axis}[
+                % plot type
+                ybar stacked,
+                % size
+                width=2cm,
+                height=6cm,
+                bar width = 1.2cm,
+                % labels
+                nodes near coords,
+                every node near coord/.style={
+					check for zero/.code={
+						\pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+						\pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-1.5}
+						\pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+							\pgfkeys{/tikz/coordinate}
+						}{}
+						\pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+      				},
+					check for zero
+				},
+                enlargelimits=0.15,
+                % axis
+                scale only axis,
+                axis lines=middle,
+                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                y label style={at={(-.5,1.15)}},
+                % X values
+                xtick = {1},
+                xticklabels = {Energia},
+                % Y values
+                ymin = 0,
+            ]
+            
+            \addplot+[ybar,gray,fill=gray!25] plot coordinates {
+                (1,0.00098)
+            };
+            \addplot+[ybar,orange,fill=orange!25] plot coordinates {
+                (1,0.026)
+            };
+            \addplot+[ybar,cyan,fill=cyan!25] plot coordinates {
+                (1,0.013)
+            };
+            \addplot+[ybar,red,fill=red!25] plot coordinates {
+                (1,1.3)
+            };
+            \addplot+[ybar,blue,fill=blue!25] plot coordinates {
+                (1,28.5)
+            };
+        \end{axis}%
+    \end{tikzpicture}%
+}
+
+\[
+\frac{373.84\cdot 10^9~kWh}{365~gg\cdot 35.85\cdot 10^6~persone}
+    = 28.517 ~ \frac{kW}{gg\cdot persona}
+\]
+
+Questo gigantesco apporto di elettricit\`a  \`e dovuto dalle 25 strutture per 
+la produzione di energia idroelettrica maggiori >1000MW. Inoltre, per capire 
+quanto in effetti sia questo numero, ho controllato il consumo annuale di 
+elettricit\`a di casa, e usiamo 5942 kw/anno. Praticamente in un giorno si 
+soddisfa un anno di consumi energetici.
 
 \section{Energia Non Rinnovabile}
+La produzione elettrica da sorgenti rinnovabili non \`e 
 
 \subsection{Petrolio}
 Il Canada è il 5 produttore di petrolio al mondo e il terzo esportatore. Il 
@@ -299,6 +440,11 @@ produzione totale è esportata all'estero.
 Il nucleare non è utilizzato in Canada come in altri paesi, anche se c'è una
 massiccia produzione di uranio, perché l'80\% è esportato all'estero e il 20\% è
 utilizzato in casa, ci sono 19 centrali nucleari attive in Canada e esse
-producono fino a 14'345 MW di elettricità annua. Il nucleare rappresenta il
+producono fino a 100 milioni di MWh di elettricità annua. Il nucleare rappresenta il
 13.3\% dell'elettricità prodotta ed è anche la seconda risorsa produttrice
-dietro al idroelettrico.
+dietro al idroelettrico (e i combustibili fossili). Il prodotto elettrico dalle
+turbine alimentate da impianti nucleari nel 2015 \`e stato di 95.68 miliardi di
+kWh.
+\[
+\frac{95.68\cdot 10^9~kWh}{
+\]
-- 
cgit v1.2.1

