From 436e259b4c3d687bab51cc8ca35fe61103b430a2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Fri, 16 Jun 2017 13:51:06 +0200
Subject: fixed typo in usart.h and in doc

---
 doc/report/z80uPC.tex | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

(limited to 'doc/report/z80uPC.tex')

diff --git a/doc/report/z80uPC.tex b/doc/report/z80uPC.tex
index 5a4ec64..eaad987 100644
--- a/doc/report/z80uPC.tex
+++ b/doc/report/z80uPC.tex
@@ -219,6 +219,9 @@ drivers e utility di base quali:
 
 \subsection{Interfacce dell'API} 
 
+Nel corso dello sviluppo questa sezione verr\`a continuamente espansa per
+documentare le interfacce dei vari drivers.
+
 \subsubsection{USART}
 \begin{lstlisting}[language=C, basicstyle=\ttfamily]
 void usart_set_baudrate(uint16_t baudrate);
-- 
cgit v1.2.1

