From 141137dfe5bdc7400d5cc1ad388b670f9f2e9446 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Thu, 23 Nov 2017 14:34:55 +0100
Subject: update cpld files from VHDL dev machine and delete programmer code
 (unused)

---
 sw/cpld_test/cpld_test.STY | 22 ----------------------
 1 file changed, 22 deletions(-)
 delete mode 100644 sw/cpld_test/cpld_test.STY

(limited to 'sw/cpld_test/cpld_test.STY')

diff --git a/sw/cpld_test/cpld_test.STY b/sw/cpld_test/cpld_test.STY
deleted file mode 100644
index 3b3c6ba..0000000
--- a/sw/cpld_test/cpld_test.STY
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-[Normal]
-synlibXRef=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, Yes
-_EdfFrequency=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, 200
-_EdfInConsFile=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0,  
-_EdfSymFSM=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, True
-_EdfFanin=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, 20
-_EdfMaxMacrocell=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, 16
-_EdfPerDesignOptTiming=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, 0
-_EdfOutputPreFile=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, True
-_EdfMapLogic=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, False
-_EdfInsertIO=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, False
-_EdfOutNetForm=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, None
-_EdfNumCritPath=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, 3
-_EdfUnconsClk=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, True
-_EdfNumStartEnd=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, 0
-_EdfResSharing=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, True
-_EdfPushTirstates=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, True
-_EdfDefEnumEncode=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, default
-_EdfArrangeVHDLFiles=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, True
-_EdfSynOnOffImp=lc4k_pvhd, VHDL.TASKLSVhd, 0, False
-[STRATEGY-LIST]
-Normal=True, 1496317751
-- 
cgit v1.2.1

